# ip地址

## dnake的设备信息

连接 `192.168.3.1` 查看 设备的ip地址信息

### 家庭内网网卡 192.168.3.3 
```sh
# 开放 5555 端口 

adb tcpip 5555

# 链接地址dnake
adb connect 192.168.3.3:5555

# 断开dnake
adb disconnect 192.168.3.3:5555

# 查看链接状态
adb devices

# 进入shell
adb shell

# 上传文件
adb push local_path remote_path

# 下载文件
adb pull remote_path local_path
```

#### 抓包和调试

```sh
# 抓包
adb shell tcpdump -i any -s 0 -w /sdcard/dnake.pcap
# 下载抓包文件
adb pull /sdcard/dnake.pcap .
# 使用 Wireshark 打开 dnake.pcap 进行分析

# 抓包只抓目的地址为
adb shell tcpdump -i any -s 0 -w /sdcard/remote.pcap dst 192.168.9.4


```

## dnake 楼道内网网卡 192.168.9.57

## danke 楼道内网网关 192.168.9.1

## dnake 楼道电梯管理地址 192.168.9.4

dnake程序的端口 5060

密码一般是 123456

### 终端跳转到楼道管理
```sh
# 连接家庭内网网卡
adb connect 192.168.3.3:5555

adb shell

adb kill-server
adb start-server

# 从家庭内网跳转到楼道内网
adb connect 192.168.9.4:5555
adb disconnect 192.168.9.4:5555

# 指定连接到具体设备的shell
adb -s 192.168.9.4:5555 shell
```

### 管理的admin界面 8080

网页访问 http://192.168.9.57:8080