# 使用nginx配置有一个域名问题

一直配置域名访问失败，不能访问，加端口才能正常访问

homeassisant的home-assisatant.log的错误信息是

```
ERROR (MainThread) [homeassistant.components.http.forwarded] Received X-Forwarded-For header from an untrusted proxy 192.168.65.1
```

修改的办法,  在`trusted_proxies`添加信任的的ip地址，比如`192.168.65.1`

```sh
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 127.0.0.1
    - 192.168.65.1  # ✅ 加上这个 IP
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 5
```
